LIBRARY TESTME.DLL

EXPORTS
	_DOIT@4
	_ITIMES@16
	_TIMES@16
	_CTIMES@16
	_BANG@20
	_TWO@24
	_COPY2@16
	_COPY1@12
	_NO_RETURN@0
	_SARG@12
	_CTEST@28
	_INOUTME@8
	_NOCHECK@12
	_WORK@16
	_MIRROR@24
	_CHARTEST@16
