LIBRARY		LIBMYSQLD
DESCRIPTION	'MySQL 5.0 Embedded Server Library'
VERSION		5.0
EXPORTS
	_dig_vec_upper
	_dig_vec_lower
	bmove_upp
	delete_dynamic
	free_defaults
	getopt_compare_strings
	getopt_ull_limit_value
	handle_options
	init_dynamic_array
	insert_dynamic
	int2str
	is_prefix
	list_add
	list_delete
	load_defaults
	max_allowed_packet
	my_end
	my_getopt_print_errors
	my_init
	my_malloc
	my_memdup
	my_no_flags_free
	my_path
	my_print_help
	my_print_variables
	my_realloc
	my_strdup
	my_thread_end
	my_thread_init
	myodbc_remove_escape
	mysql_affected_rows
	mysql_autocommit
	mysql_change_user
	mysql_character_set_name
	mysql_close
	mysql_commit
	mysql_data_seek
	mysql_debug
	mysql_dump_debug_info
	mysql_eof
	mysql_errno
	mysql_error
	mysql_escape_string
	mysql_fetch_field
	mysql_fetch_field_direct
	mysql_fetch_fields
	mysql_fetch_lengths
	mysql_fetch_row
	mysql_field_count
	mysql_field_seek
	mysql_field_tell
	mysql_free_result
	mysql_get_client_info
	mysql_get_host_info
	mysql_get_proto_info
	mysql_get_server_info
	mysql_get_ssl_cipher
	mysql_info
	mysql_init
	mysql_insert_id
	mysql_kill
	mysql_list_dbs
	mysql_list_fields
	mysql_list_processes
	mysql_list_tables
	mysql_more_results
	mysql_next_result
	mysql_num_fields
	mysql_num_rows
	mysql_odbc_escape_string
	mysql_options
	mysql_ping
	mysql_query
	mysql_read_query_result
	mysql_real_connect
	mysql_real_escape_string
	mysql_real_query
	mysql_refresh
	mysql_rollback
	mysql_row_seek
	mysql_row_tell
	mysql_select_db
	mysql_send_query
	mysql_shutdown
	mysql_ssl_set
	mysql_stat
	mysql_store_result
	mysql_sqlstate
	mysql_thread_id
	mysql_thread_safe
	mysql_use_result
	mysql_warning_count
	set_dynamic
	strcend
	strcont
	strdup_root
	strfill
	strinstr
	strmake
	strmov
	strxmov
	mysql_server_end
	mysql_server_init
	get_tty_password
	sql_protocol_typelib
	mysql_get_server_version
	mysql_sqlstate
	charsets_dir
	disabled_my_option
	my_charset_latin1
	init_alloc_root
	my_progname
	get_charset_name
	get_charset_by_csname
	print_defaults
	find_type
	strxnmov
	strend
	my_fopen
	my_fclose
	unpack_filename
	str2int
	int10_to_str
	longlong10_to_str
	my_snprintf_8bit
	alloc_root
	free_root
	my_read
	llstr
	mysql_get_parameters
	mysql_stmt_bind_param
	mysql_stmt_bind_result
	mysql_stmt_execute
	mysql_stmt_fetch
	mysql_stmt_fetch_column
	mysql_stmt_param_count
	mysql_stmt_param_metadata
	mysql_stmt_result_metadata
	mysql_stmt_send_long_data
	mysql_stmt_affected_rows
	mysql_stmt_close
	mysql_stmt_reset
	mysql_stmt_data_seek
	mysql_stmt_errno
	mysql_stmt_error
	mysql_stmt_free_result
	mysql_stmt_num_rows
	mysql_stmt_row_seek
	mysql_stmt_row_tell
	mysql_stmt_store_result
	mysql_stmt_sqlstate
	mysql_stmt_prepare
	mysql_stmt_init
	mysql_stmt_insert_id
	mysql_stmt_attr_get
	mysql_stmt_attr_set
	mysql_stmt_field_count
	get_defaults_options
	my_charset_bin
	my_charset_same
	modify_defaults_file
        mysql_set_server_option
